# Проект «Лунатик»

Коток Владимир

## Проект «Лунатик»

Владимир Коток

> "Луна существует только потому, что на неё смотрит мышь".

> Альберт Эйнштейн

Докладная записка старшего лаборанта НИИ Квантовой Парадоксологии (КП) Петухова А.И. на имя директора института, академика Вероятностного.

Товарищ Директор!

Довожу до вашего сведения Чрезвычайное Происшествие, случившееся в ночь с 9 на 10 августа с.г. в Секторе А (Подопытные Квантовые Системы Макромасштаба, ПКСМ), объект "Луна-Альфа".

Как вам известно, проект "Лунатик" исследует гипотезу о роли распределенного наблюдения в стабилизации макроскопических квантовых объектов. Грубо говоря, почему Луна не размазывается в суперпозицию, когда на нее никто не смотрит? (Согласно старой, ныне признанной спекулятивной, т.н. "Эйнштейновско-Мышиной" модели).

Объект "Луна-Альфа" представляет собой точную квантовую копию естественного спутника Земли (масштаб 1:1 000 000 000, поддерживается в суперпозиционном состоянии магнито-гравитационной ловушкой "Булыжник"). Его стабильность обеспечивается искусственно моделируемым коллективным наблюдением: сеть из 10^15 виртуальных "наблюдателей" (алгоритмы, имитирующие фотонные взаимодействия, гравитационные измерения и даже условный "взгляд" случайных космических пылинок).

Суть Происшествия:

•

Сбой Системы Коллективного Наблюдения (СКН "Око"): В 23:47 из-за перебоя с электроснабжением (вина лежит на хозчасти, требовавшей экономии на квантовых стабилизаторах!) СКН "Око" отключилась на 1.73 секунды. Имитация триллионов взглядов прекратилась.

•

Активация Резервного Наблюдателя (РН "Грызун"): По протоколу, при сбое СКН автоматически активируется Резервный Наблюдатель – биочип "Грызун", имплантированный подопытной мыши N 24601 (кличка "Альбус") в соседнем виварии. Чип фиксирует направление взгляда и мозговую активность, связанную с визуальным восприятием.

•

Непредвиденное Поведение Объекта "Луна-Альфа": В момент активации РН "Грызун" мышь Альбус, разбуженная аварийной сиреной (опять хозчасть!), сидела в углу клетки и... смотрела не на имитатор лунного диска, а на свою поилку! Направление взгляда "Грызуна" было зафиксировано как "Объект: Поилка, Координаты: Х-17, Y-03, Z-00 (отн. центра клетки)".

•

Коллапс Волновой Функции (КВФ): Алгоритм РН "Грызун", получив данные, немедленно инициировал процедуру коллапса волновой функции объекта "Луна-Альфа" в направлении наблюдаемого Альбусом объекта.

•

Результат: В 23:47:01.54 объект "Луна-Альфа"... материализовался. Но не в виде шара над макетом Земли. Он материализовался внутри поилки мыши Альбуса в виварии Сектора Б. Точнее, его проекция размером с горошину, но с массой и гравитационными аномалиями, соответствующими масштабу.

Последствия:

•

Поилка немедленно разрушена. Мышь Альбус слегка обезвожена, но жива, пребывает в состоянии квантового недоумения (фиксируется чипом).

•

Виварий Сектора Б получил локальные гравитационные возмущения (персонал сообщал о "внезапной тяжести в ногах" и "странном притяжении к поилке").

•

Объект "Луна-Альфа" в Секторе А полностью дестабилизирован и представляет собой облако высокоэнергетической плазмы. Восстановлению не подлежит. Ловушка "Булыжник" требует капитального ремонта.

•

Старший научный сотрудник Сектора А, тов. Шмыг, при виде пустой камеры и сигналов с РН "Грызун" произнес фразу: "Так Эйнштейн-то был прав?! Одна мышь! Одна поилка! Луна!" – и был экстренно госпитализирован с диагнозом "острая квантовая контринтуиция".

Выводы и Предложения:

•

Гипотеза Подтверждена Частично: Данный инцидент блестяще подтверждает основную идею проекта "Лунатик": стабильность макроскопической реальности – результат коллективного, распределенного наблюдения. Одиночный наблюдатель (даже мышь), вопреки спекуляциям, НЕ способен адекватно стабилизировать сложную квантовую систему. Он лишь коллапсирует ее в случайное состояние, привязанное к его локальному контексту наблюдения (в данном случае – поилке). Эйнштейн ошибался, придавая единственному наблюдателю решающую роль. "Только потому" – ключевая ошибка!

•

Критика Системы РН "Грызун": Использование единственного резервного био-наблюдателя с примитивной системой наведения (только направление взгляда, без учета когнитивного контекста!) признано авантюрой, граничащей с вредительством. Предлагаю немедленно расформировать РН "Грызун", мышь Альбуса отправить на пенсию с полным довольствием (герой!), а чип изъять для изучения.

•

Предложение: Разработать СКН "Око-2" с избыточностью имитации наблюдателей (минимум 10^18) и децентрализованной архитектурой, устойчивой к отключениям хозчасти. Добавить модуль "Контекст", исключающий коллапс Луны в поилки, кормушки и прочие малозначимые с точки зрения коллективной реальности объекты.

•

Философское: Данный случай наглядно демонстрирует, что реальность – это не "акт творения" отдельного наблюдателя, а непрерывный, распределенный "договор" триллионов взаимодействий. Мышь смотрела на поилку, но "Луна" материализовалась там только потому, что в этот критический момент не было других "голосов" в хоре наблюдателей, способных скорректировать ее "песню" в нужном направлении. Это коллективное творчество, где сбой одного звена (СКН "Око") привел к абсурдному, но закономерному с точки зрения квантовой механики, результату.

Прошу рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности сотрудников хозчасти и выделении средств на СКН "Око-2". А также – о приобретении новой поилки для вивария.

Старший лаборант Сектора А, ПКСМ, Петухов А.И.

P.S. Прилагаю фото "Луны-Альфа" в поилке (разрешение низкое, гравитационная линза искажает). И справку от ветеринара о состоянии мыши Альбуса: "Животное активно, потребляет воду из миски, на место бывшей поилки смотрит с недоверием".

Создано платформой iikniga.ru